<script>
// import {
// 	ref,
// 	computed
// } from 'vue';
// import {
// 	useStore
// } from 'vuex';

// const store = useStore();

// onLaunch(() => {
//   // checkNetwork(); // 监听网络状态
// });

// 检查网络状态 设置store里的网络状态变量
// 网络连接 且 不是2g 不是3g 才算是网络连接; 否则不是 将启用本地存储
// function checkNetwork() {
// 	uni.getNetworkType({
// 		success: ({ networkType }) => {
// 			this.setNetworkConnected(!(networkType === 'none' || networkType === '2g' || networkType === '3g'));
// 		},
// 	});
// 	// 监听网络状态的变化
// 	uni.onNetworkStatusChange(({ isConnected, networkType }) => {
// 		this.setNetworkConnected(isConnected && !(networkType === '2g' || networkType === '3g'));
// 	});
// }
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import "@/uni_modules/vk-uview-ui/index.scss";
	@import '@/common/styles/iconfont.scss';
	@import '@/common/styles/app.scss';
</style>
